Appello A

Università degli Studi Roma Tre FS2, Fisica 2

Dipartimento di Matematica Elettromagnetismo

A.A. 2002/2003

Roma, 22/01/2003

1) Una sfera di massa m = 0.3 g è sospesa mediante un filo inestensibile tra due lastre sottili

verticali distanti d = 7 cm fra loro. La sfera possiede carica q = 6 · 10 - 7 C . Calcolare la d.d.p.

fra le lastre che fa assumere al filo di sospensione della sfera un angol o a = 25° con la

verticale.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2) Una spira rigida rettangolare di lati a = 20 cm e b = 40 cm si muove con velocità v = 0.2 cm/ s

in un piano che contiene un filo rettilineo indefinito percorso da una corrente costante

I = 100 mA. Un lato della spira è parallelo al filo e la distanza al tempo t = 0 della spira dal

filo è d

0

= 0.3 cm. Calcolare la forza elettromotri ce indotta nella spira al tempo t

1

= 1 s.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3) Si abbia un campo magnetico nel vuoto avente induzione B

& vari abile. Le componenti di

0

B

& in un determinato sistema di riferimento sono:

1 2

2

1

0

0z 0y 0 0x s 10 2